EPUB-Informationen

Bezeichnung:

E.3.45

Stand/Datum des Downloads:

26.12.2024

Prüfung von Blitzschutzanlagen

Hinweis

in: KA 140 (1997) 47, Nr. 67

Aufgrund mehrerer Vorkommnisse, insbesondere im Gebiet des Gemeindeverbandes Siegerland-Südsauerland, wird erneut darauf hingewiesen, dass Blitzschutzanlagen an kirchlichen Gebäuden aufgrund eines entsprechenden Sammelversicherungsvertrages auf Antrag kostenlos von den Blitzschutzsachverständigen der Provinzial-Feuersozietät in Münster überprüft werden […][1]. Immer wieder versuchen andere Unternehmen, die Kirchengemeinden zur Überprüfung der Blitzschutzanlagen gegen Entgelt zu veranlassen. Hierzu besteht wie beschrieben keine Veranlassung.

[1]

[Zu Versicherungen vgl. E.3.81.]