EPUB-Informationen

Bezeichnung:

E.4.71

Stand/Datum des Downloads:

06.01.2025

Raumprogramm für den Neubau von Pfarrheimen

Verwaltungsverordnung vom 21. März 1996; geändert am 21. Dezember 2004

in: KA 147 (2004) 197-202, Nr. 205

Vorbemerkung: Pos. 1-7 Erwachsene, Pos. 8-14 Jugend

Raumbezeichnung

Größe 1
über 6500 Kath.

Größe 2
4500-6500 Kath.

Größe 3
2500-4500 Kath.

Größe 4
1500-2500 Kath.

Größe 5
700-1500 Kath.

Größe 6
unter 700 Kath.

Bemerkungen

1

Großer Versammlungsraum

120 qm

95 qm

75 qm

60 qm

50 qm

50 qm

Vortrag, Film, Bildung, Seminar, Information, Unterricht, Konzert, Kaffee

2

Kleiner Versammlungsraum

50 qm

40 qm

40 qm

25 qm

20 qm

20 qm

Gruppe Katech. Konf. Diskus.

3

Halle

40 qm

30 qm

25 qm

15 qm

15 qm

15 qm

Treffen Begegnen Sitzen

Zwischensumme 1-3

210 qm

165 qm

140 qm

100 qm

85 qm

85 qm

Räume 1-3 müssen miteinander verbindbar sein – Feier, Fest, Tanz, Kaffee

4

Konferenzraum

30 qm

30 qm

---

---

---

---

5

Teeküche

15 qm

15 qm

15 qm

15 qm

15 qm

15 qm

6

Garderobe/Toiletten

30 qm

30 qm

20 qm

20 qm

15 qm

15 qm

7

Abstellraum

20 qm

15 qm

15 qm

15 qm

15 qm

15 qm

Zwischensumme 1-7

305 qm

255 qm

190 qm

150 qm

130 qm

130 qm

8

Groß-Gruppenraum

50 qm

50 qm

50 qm

50 qm

50 qm

20 qm

9

Klein-Gruppenraum I

25 qm

20 qm

20 qm

20 qm

---

---

10

Klein-Gruppenraum II

25 qm

20 qm

---

---

---

---

11

Werkraum

35 qm

25 qm

20 qm

---

---

---

12

Materialraum

20 qm

15 qm

15 qm

---

---

---

13

Garderobe/Toiletten

20 qm

10 qm

10 qm

---

---

---

14

Abstellraum

10 qm

5 qm

---

---

---

---

Zwischensumme 8-14

185 qm

145 qm

115 qm

70 qm

50 qm

20 qm

Zwischensumme 1-14

490 qm

400 qm

305 qm

220 qm

180 qm

150 qm

15

Bücherei

60 qm

50 qm

40 qm

---

--

--

Bedarf ist bes. nachzuweisen

16

Altentagesst./Altenstube

80 qm

50 qm

40 qm

---

--

---

Bedarf ist bes. nachzuweisen

17

Techn. Nebenräume + Verkehrsfl.

Maximal

10-15%

Gesamtfläche 1-16

630 qm

500 qm

385 qm

220 qm

180 qm

150 qm

Umbauter Raum

2400-2800 cbm

2060-2460 cbm

1680-1880 cbm

1150 cbm

950 cbm

800 cbm

1. Zahl ohne 15/16 max.; 2. Zahl mit 15/16 max.