EPUB-Informationen

Bezeichnung:

G.3.65

Stand/Datum des Downloads:

27.12.2024

Material für das ewige Licht

Diözesangesetz

in: KA 102 (1959) 72, Nr. 144

Entsprechend dem Beschluss der Kölner Bischofskonferenz vom 16.-18. Feb. und der Freisinger Bischofskonferenz vom 10.-11. März 1959 wird bezüglich des Wachsgehalts der liturgischen Kerzen folgendes festgelegt: […][1] c) Das Öl und die Kerzen, die für die Unterhaltung des Ewigen Lichts bestimmt sind, müssen aus reinem Pflanzenöl hergestellt sein.

[1]

[Buchst. a) und b) außer Kraft durch Gesetz zur Bereinigung des Paderborner Partikularrechts, in: KA 144 (2001) 17 Nr. 32.]