EPUB-Informationen

Bezeichnung:

G.4.31

Stand/Datum des Downloads:

28.12.2024

Beichtraum

Partikularnorm der DBK zum 1. Januar 1996

in: KA 138 (1995) 128, Nr. 158

Sofern sich in einer Kirche wenigstens ein Beichtstuhl gemäß den Vorschriften von c. 964 § 2 CIC befindet, kann ein Beichtraum eingerichtet werden.