EPUB-Informationen

Bezeichnung:

H.6.75

Stand/Datum des Downloads:

20.12.2024

Leitlinien zur Vorbeugung und Hilfe
bei Abhängigkeitserkrankungen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Verwaltungsverordnung vom 25. Juli 2014

in: KA 157 (2014) 175-178, Nr. 119

[Die Regelung wird derzeit überarbeitet. Auf Abdruck wird verzichtet.]